188bet官网入口

苏电新闻
苏电新闻 > 学院要闻 > 正文
 
188bet官网入口荣获2025年省职业院校技能大赛“智能电梯装配调试与检验”赛项团体一等奖
2025年04月15日 14:48  点击:[]

  4月8日-10日,由江苏省教育厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省工业和信息化厅等单位联合主办的2025年江苏省职业院校技能大赛装备制造类“智能电梯装配调试与检验”赛项举行,共有来自全省19所高职院校的57名选手同台竞技。经过激烈比拼,188bet官网入口智能制造学院于建明、侍寿永两位老师共同指导的张松、王雨、杨庆邦三位同学,荣获团体一等奖。

  本赛项要求团队三名参赛选手互相配合,协作完成竞赛任务。竞赛内容依据电梯岗位的典型工作任务而设计,比赛时长为3小时10分钟,分为操作技能(3个小时,占比80%)和展示讲解(10分钟,占比20%)两个部分。操作技能部分涵盖电气原理图的设计与绘制、井道机械机构的安装与电气信号的连接、电气控制柜内电气线路的连接与调试、一体化控制器参数的设置、电梯电气故障的诊断与排除、单梯及群控程序的编写及调试、人机交互界面的组态、数字化技改及自主创新、汇报PPT的现场制作等;展示讲解部分包含总体思路、团队协作、项目成果、优化创新等。

(作者:侍寿永 单位:智能制造学院 编辑:刘海峰)

?

版权所有@188bet官网入口  | 地址:淮安市高教园区枚乘东路3号 | 联系方式:0517-83808080(招生热线);0517-83808088(党政办公室) 

苏ICP备09021071-2号  | 苏公网安备 32080102000238号

188bet官网入口(综合)APP下载安装IOS/安卓通用版/手机app...